Zwiększenie mocy seryjnego sinika

karol w 1.8 16v można celować w 150 kucy bez ingerencji w sam silnik tylko elektronike i wydech (czasem nawet zdaża sie egzemparz takiego silnika który ma w seri koło 150)
Statystyki: autor: Gość — 28 lutego 2010, 23:11