Problemy z silnikiem 1.7 mpi

Już jest wszyskko ok tylko jak się rozgżeje to faluje mocno silnik . A z tym brakiem mocy to poprosty wtyczka była od wtrysków źle wpięta i chodziło na dwa tłoki.
Statystyki: autor: Gość — 7 marca 2009, 20:31